\subsection{Generating Charts -- Background Information and Configuration}

%% This section describes the possibilities to configure the
%% artifact-server. The following properties do affect mostly technical
%% funtions of the server.
%% 
%% This section describes the possibilities in a kind of a reference
%% manual. Information for the process of installing and integration can be
%% found in the Administration Manual of the GNV-System (FIXME reference).
%% The following elements are covered here:

\begin{lstlisting}
artifact-database
`-- gnv # charts, palettes, interpolation parameters
    |-- charttemplate
    |-- palettes
    |-- horizontal-cross-section-profile
    `-- vertical-cross-section
\end{lstlisting}

\paragraph*{charttemplate}
{\em Function}: 

\begin{itemize}
    \item {\tt }:
\end{itemize}


\paragraph*{palettes}
{\em Function}: 

\begin{itemize}
    \item {\tt }:
\end{itemize}


\paragraph*{horizontal-cross-section-profile}

{\em Function}: 

\begin{itemize}
    \item {\tt }:
\end{itemize}


\paragraph*{vertical-cross-section}
{\em Function}: 

\begin{itemize}
    \item {\tt }:
\end{itemize}
