%-----------------------------------
% TITLE PAGE

\begin{figure}[ht]
  \begin{minipage}[b]{0.5\linewidth}
    \centering
     \includegraphics[scale=0.75]{figures/bfg_logo} \\
     \url{https://www.bafg.de}\\[4.0cm]
  \end{minipage}
  \begin{minipage}[b]{0.5\linewidth}
    \centering
    \includegraphics[width=0.75\textwidth]{figures/intevation-logo}
     \url{https://intevation.de}\\[2.0cm]
  \end{minipage}
\end{figure}

 \vspace{4cm}

 {
 	\sffamily\large
 	Dokumentation Datenimport FLYS, BfG

 	\vspace{1cm}
 	{
 		\bfseries\huge
 		Installation, Konfiguration, Betrieb
 	}

 	\vspace{1cm}
 	Version \documentversion

    Datum: \documentdate

 	Revision: \documentrevision
 }

 \vspace{4cm}

 \thispagestyle{empty}

 \vfill

 \begin{flushleft}
 \textbf{Authors}:\\
 Ingo Weinzierl$<$ingo.weinzierl@intevation.de$>$\\
 Sascha Teichmann $<$sascha.teichmann@intevation.de$>$\\
 Tom Gottfried $<$tom.gottfried@intevation.de$>$\\
 \textbf{Intevation GmbH},\\
 Neuer Graben 17, 49074 Osnabrück, Germany\\
 Tel: ++49 541 33 50 83 - 0 \\
 \url{https://intevation.de}

 \end{flushleft}
