
mstanko@1191: \set ON_ERROR_STOP on
mstanko@1191: 
mstanko@1191: --
mstanko@1191: -- PostgreSQL database dump
mstanko@1191: --
mstanko@1191: 
mstanko@1191: -- Dumped from database version 9.5.1
mstanko@1191: -- Dumped by pg_dump version 9.5.0
mstanko@1191: 
mstanko@1191: -- Started on 2016-03-31 11:38:13
mstanko@1191: 
mstanko@1191: SET statement_timeout = 0;
mstanko@1191: SET lock_timeout = 0;
mstanko@1191: SET client_encoding = 'UTF8';
mstanko@1191: SET standard_conforming_strings = on;
mstanko@1191: SET check_function_bodies = false;
mstanko@1191: SET client_min_messages = warning;
mstanko@1191: 
mstanko@1191: SET search_path = stammdaten, pg_catalog;
mstanko@1191: 
mstanko@1191: 
mstanko@1191: --
mstanko@1191: -- TOC entry 4508 (class 0 OID 1992976)
mstanko@1191: -- Dependencies: 283
mstanko@1191: -- Data for Name: kta; Type: TABLE DATA; Schema: stammdaten; Owner: postgres
mstanko@1191: --
mstanko@1191: 
mstanko@1191: COPY kta (id, code, bezeichnung) FROM stdin;
mstanko@1191: 1	U01A	Helmholtz-Zentrum Geesthacht
mstanko@1191: 2	U01B	KKW Krümmel
mstanko@1191: 3	U01C	KKW Brunsbüttel
mstanko@1191: 4	U01D	KKW Brokdorf
mstanko@1191: 5	U01I	Interimslager Krümmel
mstanko@1191: 6	U01K	Standortzwischenlager Krümmel
mstanko@1191: 7	U01L	Standortzwischenlager Brunsbüttel
mstanko@1191: 8	U01M	Standortzwischenlager Brokdorf
mstanko@1191: 9	U03A	Standortzwischenlager Grohnde
mstanko@1191: 10	U03B	Brennelementefertigungsanl. Lingen
mstanko@1191: 11	U03C	Standortzwischenlager Unterweser
mstanko@1191: 12	U03E	KKW Emsland
mstanko@1191: 13	U03F	Forschungsbergwerk Asse
mstanko@1191: 14	U03G	KKW Grohnde
mstanko@1191: 15	U03K	Endlager Konrad
mstanko@1191: 16	U03L	KKW Lingen
mstanko@1191: 17	U03P	GNS - Werk Gorleben -
mstanko@1191: 18	U03S	KKW Stade
mstanko@1191: 19	U03U	KKW Unterweser
mstanko@1191: 20	U03Z	Standortzwischenlager Lingen
mstanko@1191: 21	U05B	Brennelement-Zwischenl. Ahaus
mstanko@1191: 22	U05F	Forschungszentrum Jülich
mstanko@1191: 23	U05G	AVR-Versuchskernkraftwerk Jülich
mstanko@1191: 24	U05K	KKW Würgassen
mstanko@1191: 25	U05T	Thorium-Hochtemp.reakt. Hamm-Uentrop
mstanko@1191: 26	U05U	Urananreicherungsanlage Gronau
mstanko@1191: 27	U06B	KKW Biblis und BE-Zwischenlager
mstanko@1191: 28	U07M	KKW Mülheim-Kärlich
mstanko@1191: 29	U07U	Uni Mainz
mstanko@1191: 30	U08H	DKFZ Heidelberg
mstanko@1191: 31	U08K	Karlsruher Institut für Technologie - Campus Nord
mstanko@1191: 32	U08M	Abraumhalde Menz.
mstanko@1191: 33	U08N	EnKK Neckarwestheim
mstanko@1191: 34	U08O	EnKK Obrigheim
mstanko@1191: 35	U08P	EnKK Philippsburg
mstanko@1191: 36	U08W	KKW Wyhl
mstanko@1191: 37	U09A	KKW Isar 1+2
mstanko@1191: 38	U09B	KKW Isar1
mstanko@1191: 39	U09C	KKW Isar2
mstanko@1191: 40	U09D	KKW Grafenrheinfeld
mstanko@1191: 41	U09E	KKW Gundremmingen Block B/C
mstanko@1191: 42	U09F	Versuchs-AKW Kahl a.M.
mstanko@1191: 43	U09G	Forschungsreaktor München
mstanko@1191: 44	U09H	Siemens Brennelementewerk Hanau, Standort Karlstein
mstanko@1191: 45	U09I	Siemens AG - AREVA NP GmbH, Standort Karlstein
mstanko@1191: 46	U09J	AREVA NP GmbH, Standort Erlangen
mstanko@1191: 47	U09K	Forschungsneutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz
mstanko@1191: 48	U11B	Experimentierreakt. II Berlin
mstanko@1191: 49	U12R	KKW Rheinsberg
mstanko@1191: 50	U13A	KKW Lubmin/Greifswald
mstanko@1191: 51	U13B	Zwischenlager Nord
mstanko@1191: 52	U14R	Forschungszentrum Rossendorf
mstanko@1191: 53	U15M	nicht benutzen, jetzt UELM, Endlager für radioaktive Abfälle Morsleben (ERAM)
mstanko@1191: 54	UCHL	KTA Leibstadt mit Beznau und Villigen
mstanko@1191: 55	UELA	Endlager für radioaktive Abfälle Asse
mstanko@1191: 56	UELM	Endlager für radioaktive Abfälle Morsleben (ERAM)
mstanko@1191: 57	UFRC	KKW Cattenom
mstanko@1191: 58	UFRF	KKW Fessenheim
mstanko@1191: \.




