
mstanko@1191: \set ON_ERROR_STOP on
mstanko@1191: 
mstanko@1191: --
mstanko@1191: -- PostgreSQL database dump
mstanko@1191: --
mstanko@1191: 
mstanko@1191: -- Dumped from database version 9.5.1
mstanko@1191: -- Dumped by pg_dump version 9.5.0
mstanko@1191: 
mstanko@1191: -- Started on 2016-03-31 11:38:13
mstanko@1191: 
mstanko@1191: SET statement_timeout = 0;
mstanko@1191: SET lock_timeout = 0;
mstanko@1191: SET client_encoding = 'UTF8';
mstanko@1191: SET standard_conforming_strings = on;
mstanko@1191: SET check_function_bodies = false;
mstanko@1191: SET client_min_messages = warning;
mstanko@1191: 
mstanko@1191: SET search_path = stammdaten, pg_catalog;
mstanko@1191: 
mstanko@1191: 
mstanko@1191: --
mstanko@1191: -- TOC entry 4699 (class 0 OID 535766)
mstanko@1191: -- Dependencies: 264
mstanko@1191: -- Data for Name: messprogramm_kategorie; Type: TABLE DATA; Schema: stammdaten; Owner: lada
mstanko@1191: --
mstanko@1191: 
mstanko@1191: COPY messprogramm_kategorie (id, netzbetreiber_id, code, bezeichnung, letzte_aenderung) FROM stdin;
mstanko@1334: 498	13	K01	KGR - REI	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 499	13	K02	KGR - Störfalltraining	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 500	13	K03	KGR - EIG	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 516	08	000	nicht vergeben	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 555	03	308	Auftragsuntersuchungen	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 877	13	011	FMStrVVwV - Fumi	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 916	09	400	Lebensmitteluntersuchung für LGL	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 936	10	S10	§3-Messungen - LUA SB, Stand 2010	2010-12-01 15:37:39
mstanko@1334: 937	10	C10	Cattenom-Messprogramm (REI-I) Teil Saarland, Stand 2010	2010-12-01 15:38:13
mstanko@1334: 938	10	E10	EURATOM Oberflächenwasser, Stand 2010	2010-12-01 08:34:50
mstanko@1334: 939	10	T10	Trinkwasserprogramm, Stand 2010	2010-12-01 08:34:50
mstanko@1334: 940	10	H16	§3-Messungen - ehemals HOM, Stand 2016	2016-12-12 09:43:51
mstanko@1334: 942	09	703	Vergleichsmessung für Verkehrsfähigkeit von Wildbret	2011-02-16 14:45:46
mstanko@1334: 943	08	350	Japan Störfall 2011	2011-03-28 15:33:23
mstanko@1334: 856	08	335	Wildmessungen (nicht von CVUA erstellte Messwerte)	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 857	08	336	Wildmessungen (Lebensmittelüberwachung)	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 876	13	010	LALLF - LeMi	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 947	08	990	Übung	2012-03-06 13:50:53
mstanko@1334: 948	10	§7	§7-Messungen - Uni HOM, Stand 2012	2012-03-13 10:50:03
mstanko@1334: 950	11	3	REI - bestimmungsgemäßer Betrieb	2013-10-10 11:07:30
mstanko@1334: 951	11	0	IMIS-Routinemessprogramm	2014-01-29 09:33:21
mstanko@1334: 952	11	1	IMIS-Intensivmessprogramm	2013-10-10 11:07:30
mstanko@1334: 953	11	4	REI-Übung Störfall	2013-10-10 11:07:30
mstanko@1334: 954	11	5	REI-Störfall/Unfall	2013-10-10 11:07:30
mstanko@1334: 955	11	6	Importkontrolle	2013-10-10 11:07:30
mstanko@1334: 956	11	7	Harmonisiertes Messprogramm	2013-10-10 11:07:30
mstanko@1334: 957	11	8	Altlasten	2013-10-10 11:07:30
mstanko@1334: 958	11	9	Sondermessprogramm	2013-10-10 11:07:30
mstanko@1334: 959	11	10	Qualitätskontrolle	2013-10-10 11:07:30
mstanko@1334: 960	11	11	Richtlinie Kontrolle der Eigenüberwachung radioaktiver Emissionen	2013-10-14 11:48:26
mstanko@1334: 964	03	551	Exportuntersuchungen LAVES Braunschweig	2015-01-08 10:17:59
mstanko@1334: 965	03	552	Exportuntersuchungen LAVES Hannover	2015-01-08 10:17:59
mstanko@1334: 966	03	553	Exportuntersuchungen LAVES Oldenburg	2015-01-08 10:17:59
mstanko@1334: 968	12	SPA	Sparse Network	2015-05-08 08:59:54
mstanko@1334: 816	13	HRO	Proben, die durch das LALLF geliefert werden	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 836	07	110	Intensivmessprogramm In-Situ StrVG	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 896	19	BE	Test-Programm für CRQ-4599	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 808	08	272	KTA - KWO,Messungen außerhalb der REI	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 537	03	209	Sonstiges	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 558	12	G12	2. Eintrag G12 bezieht sich auf die gleiche Probe	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 2	03	111	Sonderprogramm Honig	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 6	03	130	Sonderprogramm Ostimporte	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 11	03	204	Wild, Problemgebiete	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 15	03	212	Sonderprogramm Wild	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 19	03	330	Sonderprogroramm Ostimporte	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 24	03	450	Technologieprogramm Brauereien	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 30	05	004	Sondermessung Pilze	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 34	07	202	KKW-Überwachung Biblis	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 946	06	RP	Futtermittelüberwachung	2011-07-11 12:26:24
mstanko@1334: 917	09	500	Futtermitteluntersuchung für LGL	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 941	19	007	geheimes Landesmessprogramm	2010-12-15 10:42:34
mstanko@1334: 945	04	J	Japan_Fukushima	2011-06-16 08:35:48
mstanko@1334: 364	08	801	LUBW - Ra-Zwischenfall Städt. Krankenhaus Konstanz	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 365	08	720	LUBW - Emissionskontrollmessungen	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 367	08	102	Q - Gitterkammern	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 370	08	105	Q - Liquidcounter	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 373	08	108	Q - Insitu-Gamma-Spektrometer	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 374	08	109	Q - Tragbare Strahlenschutzmessgeräte	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 376	08	111	Q - Gamma-Spektrometer im Labor: Nulleffekt	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 377	08	112	Q - Ringversuche	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 378	08	201	LUBW - UW bei KIT - CN	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 379	08	202	LUBW - UW bei KWO	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 381	08	204	LUBW - UW bei KKP	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 382	08	205	LUBW - UW bei KKB, KKL und PSI 	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 383	08	206	LUBW - UW bei DKFZ	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 384	08	207	LUBW - UW Menzenschwand	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 175	01	KE	KFÜ Emission	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 363	08	802	LUBW - Polizeiliche Ermittlungen	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 385	08	208	LUBW - UW bei KWS	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 386	08	209	LUBW - sonst. Ergänzungsmessg. kerntech. Anlagen	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 389	08	303	IMIS - Intensivmessprogramm, Fall X	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 392	08	310	Programme anderer IMIS-Teilnehmer 	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 393	08	311	N - Referenzmessungen KIT - CN	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 394	08	312	N - Niederschläge aus dem RAM	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 396	08	321	Messstation Aalen	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 397	08	322	Messstation Heidelberg	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 402	08	327	Messstation Karlsruhe 	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 403	08	328	Messstation Waldshut/Dogern 	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 405	08	330	Messstation Philippsburg 302 	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 406	08	331	Messstation Neckarwestheim 512 	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 407	08	401	LUBW - Arbeitsgem. Gewässer: ARGE Rhein	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 408	08	402	LUBW - Arbeitsgem. Gewässer: ARGE Neckar	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 410	08	404	LUBW - Sr-90	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 411	08	405	LUBW - Pu-Isotope	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 414	08	408	LUBW - Wischtestmessprogramme	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 415	08	409	LUBW - Ortsdosisleistungsmessprogramme	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 416	08	410	LUBW - Radonmessprogramme	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 417	08	411	LUBW - Abwasserzweckverb. Heidelberg Neue Kläranlage	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 418	08	412	LUBW - Arbeitsgem. Gewässer: ARGE Donau	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 419	08	413	LUBW - Probenahmeort LfU	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 420	08	414	LUBW - Stillegungsprogramm Menzenschwand	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 423	08	417	LUBW - StrlVG-Ergänzungsmessungen	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 425	08	419	LUBW - sonstige Insitu-Messungen	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 427	08	421	LUBW - sonstige Alpha-Beta-Strahler	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 428	08	501	LUBW - Radioaktive Abfälle	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 430	08	504	LUBW - Altlast: Fa. Junghans, Schramberg	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 431	08	505	LUBW - Altlast: Verdachtsfälle und (nicht gesondert spezifizierte) Einzelfälle	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 433	08	602	LUBW - H-3 in Papier und Verpackungsmaterial	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 434	08	603	LUBW - Überpr. ext. Messstellen	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 435	08	604	LUBW - Messungen in Unis/Forschungseinrichtungen	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 438	08	607	LUBW - Proben aus Gewerbe- und Wirtschaftsbetrieben	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 439	08	608	LUBW - Messungen Gelände KTA ( ausser FZ-KA u. WAK)	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 440	08	609	LUBW - Kontaminationskontrolle, Arbeitsplatzüberwachung	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 441	08	650	LUBW - Inkorporationsmessprogramme	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 442	08	701	LUBW - KFÜ Baden-Württemberg	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 455	08	314	N - Strahlenpegelmessnetz RAM	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 456	08	332	Messstation Obrigheim 404 	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 475	06	001	Routinemessprogramm	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 495	13	Z01	ZLN - REI	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 556	12	G10	2. Eintrag G10 bezieht sich auf die gleiche Probe	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 557	12	G19	2. Eintrag G19 bezieht sich auf die gleiche Probe	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 559	12	G17	2. Eintrag G17 bezieht sich auf die gleiche Probe	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 560	12	G16	2. Eintrag G16 bezieht sich auf die gleiche Probe	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 561	12	G13	2. Eintrag G13 bezieht sich auf die gleiche Probe	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 562	12	G11	2. Eintrag G11 bezieht sich auf die gleiche Probe	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 563	12	G15	2. Eintrag G15 bezieht sich auf die gleiche Probe	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 564	12	G01	2. Eintrag G01 bezieht sich auf die gleiche Probe	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 565	12	G09	2. Eintrag G09 bezieht sich auf die gleiche Probe	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 576	07	103	KKW-Überwachung Cattenom LUWG 1	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 616	08	423	Wildmonitorring	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 617	08	424	Wild - Freimessung von Ort	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 618	08	251	KTA - UW bei KIT - CN	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 619	08	252	KTA - UW bei KWO	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 620	08	253	KTA - UW bei GKN	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 621	08	254	KTA - UW bei KKP	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 622	08	255	KTA - UW bei KKB, KKL und PSI	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 623	08	256	KTA - UW bei DKFZ	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 624	08	260	KTA - UW bei KKW FSH	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 676	19	111	Test-Programm für CRQ-2981	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 696	19	122	Test-Programm für CRQ-2828	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 716	06	LHL	Lebensmittelüberwachung	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 736	07	104	KKW-Überwachung Mühlheim-Kärlich-LUWG 1	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 756	07	302	KKW Überwachung Biblis ILCSP	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 757	07	303	KKW-Überwachung Cattenom ILCSP	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 758	07	304	KKW-Überwachung Mühlheim-Kärlich ILCSP	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 759	07	305	KKW-Überwachung Philippsburg ILCSP	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 760	07	101	Ellweiler-Überwachung LUWG 1	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 761	07	102	KKW-Überwachung Biblis LUWG 1	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 762	07	105	KKW-Überwachung Philippsburg LUWG 1	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 776	12	G29	für Sr-90 Bestimmung Quartalsmischprobe aus 14tägigen Stichproben  G29 ziehen	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 796	08	270	KTA - KKW FSH, REI-Zusatzmessungen	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 797	08	266	KTA - DKFZ, REI-Zusatzmessungen	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 798	08	265	KTA - KKB, KKl und PSI, REI-Zusatzmessungen	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 799	08	264	KTA - KKP, REI-Zusatzmessungen	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 800	08	263	KTA - GKN, REI-Zusatzmessungen	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 801	08	262	KTA - KWO,REI-Zusatzmessungen	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 802	08	261	KTA - KIT - CN, REI-Zusatzmessungen	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 803	08	280	KTA - KKW FSH,Messungen außerhalb der REI	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 804	08	276	KTA - DKFZ, Messungen außerhalb der REI	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 805	08	275	KTA - KKB, KKL und PSI, Messungen außerhalb der REI	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 806	08	274	KTA - KKP, Messungen außerhalb der REI	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 807	08	273	KTA - GKN, Messungen außerhalb der REI	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 809	08	271	KTA - KIT - CN, Messungen außerhalb der REI	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 429	08	503	LUBW - Altlast: Fa. Kienzle, Schwenningen	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 515	08	422	Messungen der Fachhochschule Ravensburg	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 535	03	309	sonstiges aus Cuxhaven (Exporte)	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 536	03	306	Fisch, Problemgebiete	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 538	03	203	Sonderprogramm Importe	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 539	03	202	Warenkorb-Analyse	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 596	08	998	Übung - Kronos	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 636	08	333	Wildmessungen (CVUA)	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 637	08	334	Wildmessungen (Überprüfung von Messwerten der Eigenkontrolle durch CVUA)	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 763	07	108	Spontanproben LUWG 1	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 566	12	G20	2. Eintrag G20 bezieht sich auf die gleiche Probe	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 567	12	G25	2. Eintrag G25 bezieht sich auf die gleiche Probe	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 1	03	110	Sonderprogramm Wildpilze u. Wildbeeren	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 3	03	115	Sonderprogramm Bioindikatoren	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 4	03	120	Sonderprogramm Trinkwasser (allg.)	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 5	03	121	Sonderprogramm Trinkwasser aus Helmstedt	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 7	03	140	Sonderprogramm Humanmilch	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 8	03	150	Technologieprogramm Konserven- u. Saftindustrie	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 9	03	190	Überwachung Kerntechn. Anlage	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 10	03	191	Umgebungsüberwachung KTA Grohnde	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 12	03	208	Privatproben	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 13	03	210	Sonderprogramm Milchmonitoring	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 14	03	211	Sonderprogramm Wiederkäuerleber	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 16	03	250	Technologieprogramm Fleischverarbeitung	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 17	03	251	Technologieprogramm Molkereien	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 18	03	310	Sonderprogramm Fisch und Weichtiere	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 20	03	350	Technologieprogramm Mühlenbetriebe	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 21	03	399	Auftragsuntersuchungen (Private Aufträge)	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 22	03	430	Sonderprogramm Hafenimporte	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 23	03	441	Sonderprogramm Arzneimittel u. -rohstoffe	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 25	03	540	Sonderprogramm Transfer Boden-Pflanze	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 26	03	550	Technologie Zuckerindustrie	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 27	05	001	Erzeugerstufe	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 28	05	002	Handelsstufe	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 29	05	003	Sondermessung Wild	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 31	05	005	Zollprobe	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 32	05	999	Sondermessung ohne Angabe	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 33	07	201	Ellweiler-Überwachung	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 35	07	203	KKW-Überwachung Cattenom	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 36	07	204	KKW-Überwachung Mülheim-Kärlich	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 37	07	205	KKW-Überwachung Philippsburg	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 38	07	206	Erzeugerproben Land	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 39	07	207	Handelsproben Land	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 40	07	208	Spontanproben Land	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 41	07	306	Erzeugerproben  Land ILCSP	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 42	07	307	Handelsproben Land ILCSP	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 43	07	308	Spontanproben ILCSP	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 44	07	401	Landesprogramm Wasser	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 45	07	402	KKW-Überwachung Biblis	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 46	07	403	KKW-Überwachung Cattenom	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 47	07	404	KKW-Überwachung Mülheim-Kärlich	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 48	07	405	KKW-Überwachung Philippsburg	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 49	08	999	Übung Sept. 2003	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 50	09	003	Müllverbrennung Reststoffe (LfU)	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 51	09	005	Gesamtnahrung (LUA-S, LUA-N)	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 52	09	006	Sondermeßprogramm Klärschlamm (LGA, GSF, LfU)	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 53	09	007	Luft und Niederschlag (LfU, LGA)	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 54	09	008	Sammelmilch (LUA-S, LUA-N)	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 55	09	009	Boden, Bewuchs, Milch, In-Situ-Messungen an DWD-Stationen (LUA-S, LUA-N, LBP, LfU)	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 56	12	AK	Kontrolle Eigenüberwachung,  Probenahme durch Kraftwerk	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 57	12	AU	zu MB=S, Altlast Auer	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 58	12	BAS	zu MB=S, Altlasten BASF	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 59	12	BD	zu MB=S, von Bereitschaftsdienst-Einsätzen	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 60	12	BE	Umgebungsüberwachung,  eigene Probenahme	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 61	12	BK	Umgebungsüberwachung,  Probenahme durch Kraftwerk	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 62	12	G02	2. Eintrag G02 bezieht sich auf die gleiche Probe	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 63	12	G03	2. Eintrag G03 bezieht sich auf die gleiche Probe	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 64	12	G04	2. Eintrag G04 bezieht sich auf die gleiche Probe	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 65	12	G05	2. Eintrag G05 bezieht sich auf die gleiche Probe	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 66	12	G22	2. Eintrag G22 bezieht sich auf die gleiche Probe	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 67	12	G27	im Januar u. Juli, 2.Eintrag bezieht sich auf die gl.Probe	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 68	12	G28	für Sr -90 Best.  Monatsmischpr. aus Wochenpr. G28 ziehen	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 69	12	IMP	zu MB=S, Importe von Grenze FFo nach Anruf	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 70	12	KKR	zu MB=S, Freimessung KKW Rheinsberg	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 71	12	KOH	zu MB=S, Kohle Jänschwalde	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 72	12	LM	zu MB=S, LMIS-ähnliche Proben als LMIS-Ersatz o.zusätzl. Probe von IMIS/LMIS-Probenahmeorten	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 73	12	NDF	zu MB=S, Tritium-Messung Orbg für Neuendorf	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 74	12	NUK	zu MB=S, Nuklearmedizin	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 75	12	ODL	zu MB=S, ODL-Messung auf einer in-situ-Fläche	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 76	12	PIL	zu MB=S, von Pilzsachverständigen	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 77	12	P7	zu MB=S, §7-Daten	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 78	12	RAD	zu MB=S, LMIS-Nebenprobe Ra zu einer IMIS-Probe	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 79	12	SON	zu MB=S, Sonstige, alles was nirgendwo sonst paßt	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 80	12	SR	zu MB=S, LMIS-Nebenprobe Sr zu einer IMIS-Probe	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 81	12	VET	zu MB=S, Pilze/Wild von Veterinären (MELF: 600-Bq-Überw. Inland)	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 82	12	WGT	zu MB=S, Altlasten WGT-Liegenschaften	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 83	12	WIS	zu MB=S, sonst. "akadem." Fragestellungen (Holz, ZALF, Baust...)	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 84	13	001	Sonderprogramm Seen Mecklenburg-Vorpommern	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 85	13	002	Grundwasser Mecklenburg-Vorpommern	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 86	13	003	Programm Pilze Mecklenburg-Vorpommern	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 87	13	004	Proben des Landwirtschaftsministeriums	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 88	13	005	Wald M-V (Blätter, Nadeln, zugehöriger Boden etc.)	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 89	13	006	Programm Boden Mecklenburg-Vorpommern	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 90	13	007	Messprogramm Katastrophenschutz	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 91	13	008	Sonstige Proben	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 92	13	009	Strandaufspülung Lubmin	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 93	15	A	Spontanproben Land gemäß IMIS Übung	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 94	08	301	IMIS - Routinemessprogramm	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 95	09	093	Landesmessprogramm  093	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 96	09	094	Dauerbeobachtungsparzellen Boden (GLA, FVA, LBP) 	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 97	09	095	In-situ-Spektrometrie (100 Messpunkte - 20 pro Jahr)	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 98	09	098	Landesmessprogramm  098	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 368	08	103	Q - Alpha-Spektrometer	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 369	08	104	Q - Beta-Messplätze	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 371	08	106	Q - Gamma-Spektrometer im Labor: Kalibrierung	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 372	08	107	Q - Gamma-Spektrometer in Stationen	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 195	06	A	Niederschlag	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 366	08	101	Q - Gesamt-Alpha-Messplätze	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 375	08	110	Q - Gamma-Spektrometer im Labor: Qualität.	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 380	08	203	LUBW - UW bei GKN	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 387	08	210	LUBW - UW bei KKW FSH	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 388	08	302	IMIS - Zusatzmessungen	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 390	08	308	N - Bodenproben in-situ-Messungen	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 391	08	309	N - Farne 	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 395	08	313	N - Aerosolüberwachung im RAM	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 398	08	323	Messstation Kehl 	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 399	08	324	Messstation Ravensburg 	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 400	08	325	Messstation Sigmaringen (abgebaut) 	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 401	08	326	Messstation Tauberbischofsheim 	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 404	08	329	Messstation Bremgarten 	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 409	08	403	LUBW - Referenzmessorte	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 412	08	406	LUBW - natürliche Radionuklide	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 413	08	407	LUBW - Kontaminationsmessprogramme	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 421	08	415	LUBW - Hausmülldeponie	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 422	08	416	LUBW - J-131 in Verbrennungsanlagen	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 424	08	418	LUBW - Deponie Tuningen	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 426	08	420	LUBW - Proben aus dem Ausland u. Importproben	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 432	08	601	LUBW - Umgang mit Gluehstrümpfen	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 436	08	605	LUBW - Messungen in medizinischen Betrieben	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 437	08	606	LUBW - Messungen im Gelände FZ-Karlsruhe und WAK	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 443	08	702	LUBW - sonstige Messnetze	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 444	08	710	LUBW - Emissionsüberwachung	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 496	13	Z02	ZLN - Störfalltraining	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1334: 497	13	Z03	ZLN - EIG	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: \.
mstanko@1334: 
mstanko@1334: 
mstanko@1334: --
mstanko@1334: -- Name: messprogramm_kategorie_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: stammdaten; Owner: postgres
mstanko@1334: --
mstanko@1334: 
mstanko@1334: SELECT pg_catalog.setval('messprogramm_kategorie_id_seq', 968, true);
mstanko@1334: 
mstanko@1334: 
mstanko@1334: --
mstanko@1334: -- PostgreSQL database dump complete
mstanko@1334: --




