
mstanko@1191: \set ON_ERROR_STOP on
mstanko@1191: 
mstanko@1191: --
mstanko@1191: -- PostgreSQL database dump
mstanko@1191: --
mstanko@1191: 
mstanko@1191: -- Dumped from database version 9.5.1
mstanko@1191: -- Dumped by pg_dump version 9.5.0
mstanko@1191: 
mstanko@1191: -- Started on 2016-03-31 11:38:13
mstanko@1191: 
mstanko@1191: SET statement_timeout = 0;
mstanko@1191: SET lock_timeout = 0;
mstanko@1191: SET client_encoding = 'UTF8';
mstanko@1191: SET standard_conforming_strings = on;
mstanko@1191: SET check_function_bodies = false;
mstanko@1191: SET client_min_messages = warning;
mstanko@1191: 
mstanko@1191: SET search_path = stammdaten, pg_catalog;
mstanko@1191: 
mstanko@1191: 
mstanko@1191: --
mstanko@1191: -- TOC entry 4699 (class 0 OID 535766)
mstanko@1191: -- Dependencies: 264
mstanko@1191: -- Data for Name: messprogramm_kategorie; Type: TABLE DATA; Schema: stammdaten; Owner: lada
mstanko@1191: --
mstanko@1191: 
mstanko@1191: COPY messprogramm_kategorie (id, netzbetreiber_id, code, bezeichnung, letzte_aenderung) FROM stdin;
mstanko@1191: 56	12	AK	Kontrolle Eigenüberwachung,  Probenahme durch Kraftwerk	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 57	12	AU	zu MB=S, Altlast Auer	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 58	12	BAS	zu MB=S, Altlasten BASF	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 59	12	BD	zu MB=S, von Bereitschaftsdienst-Einsätzen	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 60	12	BE	Umgebungsüberwachung,  eigene Probenahme	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 61	12	BK	Umgebungsüberwachung,  Probenahme durch Kraftwerk	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 62	12	G02	2. Eintrag G02 bezieht sich auf die gleiche Probe	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 63	12	G03	2. Eintrag G03 bezieht sich auf die gleiche Probe	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 64	12	G04	2. Eintrag G04 bezieht sich auf die gleiche Probe	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 65	12	G05	2. Eintrag G05 bezieht sich auf die gleiche Probe	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 66	12	G22	2. Eintrag G22 bezieht sich auf die gleiche Probe	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 67	12	G27	im Januar u. Juli, 2.Eintrag bezieht sich auf die gl.Probe	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 68	12	G28	für Sr -90 Best.  Monatsmischpr. aus Wochenpr. G28 ziehen	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 69	12	IMP	zu MB=S, Importe von Grenze FFo nach Anruf	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 70	12	KKR	zu MB=S, Freimessung KKW Rheinsberg	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 71	12	KOH	zu MB=S, Kohle Jänschwalde	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 72	12	LM	zu MB=S, LMIS-ähnliche Proben als LMIS-Ersatz o.zusätzl. Probe von IMIS/LMIS-Probenahmeorten	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 73	12	NDF	zu MB=S, Tritium-Messung Orbg für Neuendorf	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 74	12	NUK	zu MB=S, Nuklearmedizin	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 75	12	ODL	zu MB=S, ODL-Messung auf einer in-situ-Fläche	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 76	12	PIL	zu MB=S, von Pilzsachverständigen	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 77	12	P7	zu MB=S, §7-Daten	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 78	12	RAD	zu MB=S, LMIS-Nebenprobe Ra zu einer IMIS-Probe	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 79	12	SON	zu MB=S, Sonstige, alles was nirgendwo sonst paßt	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 80	12	SR	zu MB=S, LMIS-Nebenprobe Sr zu einer IMIS-Probe	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 81	12	VET	zu MB=S, Pilze/Wild von Veterinären (MELF: 600-Bq-Überw. Inland)	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 82	12	WGT	zu MB=S, Altlasten WGT-Liegenschaften	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 83	12	WIS	zu MB=S, sonst. "akadem." Fragestellungen (Holz, ZALF, Baust...)	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 195	06	A	Niederschlag	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 475	06	001	Routinemessprogramm	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 556	12	G10	2. Eintrag G10 bezieht sich auf die gleiche Probe	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 557	12	G19	2. Eintrag G19 bezieht sich auf die gleiche Probe	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 558	12	G12	2. Eintrag G12 bezieht sich auf die gleiche Probe	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 559	12	G17	2. Eintrag G17 bezieht sich auf die gleiche Probe	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 560	12	G16	2. Eintrag G16 bezieht sich auf die gleiche Probe	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 561	12	G13	2. Eintrag G13 bezieht sich auf die gleiche Probe	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 562	12	G11	2. Eintrag G11 bezieht sich auf die gleiche Probe	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 563	12	G15	2. Eintrag G15 bezieht sich auf die gleiche Probe	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 564	12	G01	2. Eintrag G01 bezieht sich auf die gleiche Probe	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 565	12	G09	2. Eintrag G09 bezieht sich auf die gleiche Probe	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 566	12	G20	2. Eintrag G20 bezieht sich auf die gleiche Probe	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 567	12	G25	2. Eintrag G25 bezieht sich auf die gleiche Probe	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 716	06	LHL	Lebensmittelüberwachung	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 776	12	G29	für Sr-90 Bestimmung Quartalsmischprobe aus 14tägigen Stichproben  G29 ziehen	2000-01-01 00:00:00
mstanko@1191: 946	06	RP	Futtermittelüberwachung	2011-07-11 12:26:00
mstanko@1191: 950	11	3	REI - bestimmungsgemäßer Betrieb	2013-10-10 11:07:00
mstanko@1191: 951	11	0	IMIS-Routinemessprogramm	2014-01-29 09:33:00
mstanko@1191: 952	11	1	IMIS-Intensivmessprogramm	2013-10-10 11:07:00
mstanko@1191: 953	11	4	REI-Übung Störfall	2013-10-10 11:07:00
mstanko@1191: 954	11	5	REI-Störfall/Unfall	2013-10-10 11:07:00
mstanko@1191: 955	11	6	Importkontrolle	2013-10-10 11:07:00
mstanko@1191: 956	11	7	Harmonisiertes Messprogramm	2013-10-10 11:07:00
mstanko@1191: 957	11	8	Altlasten	2013-10-10 11:07:00
mstanko@1191: 958	11	9	Sondermessprogramm	2013-10-10 11:07:00
mstanko@1191: 959	11	10	Qualitätskontrolle	2013-10-10 11:07:00
mstanko@1191: 960	11	11	Richtlinie Kontrolle der Eigenüberwachung radioaktiver Emissionen	2013-10-14 11:48:00
mstanko@1191: 968	12	SPA	Sparse Network	2015-05-08 08:59:00
mstanko@1191: \.




