
mstanko@1191: \set ON_ERROR_STOP on
mstanko@1191: 
mstanko@1191: --
mstanko@1191: -- PostgreSQL database dump
mstanko@1191: --
mstanko@1191: 
mstanko@1191: -- Dumped from database version 9.5.1
mstanko@1191: -- Dumped by pg_dump version 9.5.0
mstanko@1191: 
mstanko@1191: -- Started on 2016-03-31 11:38:13
mstanko@1191: 
mstanko@1191: SET statement_timeout = 0;
mstanko@1191: SET lock_timeout = 0;
mstanko@1191: SET client_encoding = 'UTF8';
mstanko@1191: SET standard_conforming_strings = on;
mstanko@1191: SET check_function_bodies = false;
mstanko@1191: SET client_min_messages = warning;
mstanko@1191: 
mstanko@1191: SET search_path = stammdaten, pg_catalog;
mstanko@1191: 
mstanko@1191: 
mstanko@1191: --
mstanko@1191: -- TOC entry 4693 (class 0 OID 535748)
mstanko@1191: -- Dependencies: 258
mstanko@1191: -- Data for Name: mess_methode; Type: TABLE DATA; Schema: stammdaten; Owner: lada
mstanko@1191: --
mstanko@1191: 
mstanko@1191: COPY mess_methode (id, beschreibung, messmethode) FROM stdin;
mstanko@1191: GI	\N	Iod, Gamma-Spektrometrie
mstanko@1191: AB	\N	Gesamt-Alpha und Beta
mstanko@1191: A2	\N	Gesamt-Alpha
mstanko@1191: A3	\N	Gesamt-Alpha (Handmonitor)
mstanko@1191: A4	\N	Gesamt-Alpha  verzögert
mstanko@1191: B1	\N	nukl.-spez. Beta-Messung
mstanko@1191: B2	\N	Gesamt-Beta
mstanko@1191: B3	\N	Gesamt-Beta (Handmonitor)
mstanko@1191: B4	\N	Gesamt-Beta verzögert
mstanko@1191: B5	\N	Rest-Beta
mstanko@1191: D1	\N	Gamma-OD
mstanko@1191: D2	\N	Neutronen-OD
mstanko@1191: E1	\N	Elementbestimmung
mstanko@1191: G1	\N	Gamma-Spektrometrie
mstanko@1191: G2	\N	nuklidspezifische Gammamessung
mstanko@1191: G3	\N	Iod-Messung (Monitor)
mstanko@1191: G4	\N	Gesamt-Gamma
mstanko@1191: I1	\N	in-situ Spektrometrie brutto
mstanko@1191: I2	\N	in-situ Spektrometrie netto
mstanko@1191: I3	\N	nuklidspezifische Dosisleistung brutto
mstanko@1191: M1	\N	Niederschlagsmenge
mstanko@1191: M2	\N	Niederschlagsintensität
mstanko@1191: M3	\N	Schneehöhe
mstanko@1191: O1	\N	Gamma-ODL
mstanko@1191: O2	\N	Neutronen-ODL
mstanko@1191: S1	\N	Berechneter Wert
mstanko@1191: S4	\N	sonstige radiologische Messmethode
mstanko@1191: A1	\N	Alpha-Spektrometrie
mstanko@1191: BS	\N	Sr 90-Bestimmung
mstanko@1191: BH	\N	H3-Bestimmung
mstanko@1191: BC	\N	C14-Bestimmung
mstanko@1191: M0	Markiert eine Messung als Meteo-Messung	Meteo-Messung
mstanko@1191: BE	\N	Beta-Messung Edelgase
mstanko@1191: BX	\N	Sr-Schnellbestimmung
mstanko@1191: AP	\N	Plutonium-Bestimmung
mstanko@1191: AU	\N	Uran-Bestimmung
mstanko@1191: O3	\N	Gamma-ODL (Handmessung)
mstanko@1191: \.




