
mstanko@1191: \set ON_ERROR_STOP on
mstanko@1191: 
mstanko@1191: --
mstanko@1191: -- PostgreSQL database dump
mstanko@1191: --
mstanko@1191: 
mstanko@1191: -- Dumped from database version 9.5.1
mstanko@1191: -- Dumped by pg_dump version 9.5.0
mstanko@1191: 
mstanko@1191: -- Started on 2016-03-31 11:38:13
mstanko@1191: 
mstanko@1191: SET statement_timeout = 0;
mstanko@1191: SET lock_timeout = 0;
mstanko@1191: SET client_encoding = 'UTF8';
mstanko@1191: SET standard_conforming_strings = on;
mstanko@1191: SET check_function_bodies = false;
mstanko@1191: SET client_min_messages = warning;
mstanko@1191: 
mstanko@1191: SET search_path = stammdaten, pg_catalog;
mstanko@1191: 
mstanko@1191: --
mstanko@1191: -- TOC entry 4710 (class 0 OID 535810)
mstanko@1191: -- Dependencies: 276
mstanko@1191: -- Data for Name: proben_zusatz; Type: TABLE DATA; Schema: stammdaten; Owner: lada
mstanko@1191: --
mstanko@1191: 
mstanko@1191: COPY proben_zusatz (id, meh_id, beschreibung, zusatzwert, eudf_keyword) FROM stdin;
mstanko@1191: A74	32	Volumenstrom	VOLSTR	\N
mstanko@1191: A75	2	A00-Horizont (lose Blätter oder Nadelteppich)	A00-HZT	\N
mstanko@1191: A76	2	A0-Horizont (Humusauflage)	A0-HZT	\N
mstanko@1191: A77	2	A1-Horizont (humoser Mineralboden)	A1-HZT	\N
mstanko@1191: A78	2	B-Horizont (verdichteter mineralischer Boden)	B-HZT	\N
mstanko@1191: A79	2	Mächtigkeit	MAECHT	\N
mstanko@1191: A35	95	Versorgte Einwohner pro Wasserwerk	VERSE/W	\N
mstanko@1191: A36	33	Abgabemenge pro Wasserwerk	WASSABM	\N
mstanko@1191: A38	\N	PH-Wert	PHWERT	\N
mstanko@1191: A39	3	Entnahmetiefe	ENTTIE	\N
mstanko@1191: A40	2	Entnahmetiefe von	ENTTIEV	\N
mstanko@1191: A41	2	Entnahmetiefe bis	ENTTIEB	\N
mstanko@1191: A45	33	Abwasser - Trockenwetterdurchsatz	ABW-TWD	\N
mstanko@1191: A46	33	Abwasser - Regenwetterdurchsatz	ABW-RWD	\N
mstanko@1191: A47	30	Verbrennungsanlagen - Luftdurchsatz	VBA-LUD	\N
mstanko@1191: A48	53	Verbrennungsanlagen - Durchsatzmenge d.verbr.Gutes	VBA-DMV	\N
mstanko@1191: A49	53	Verbrennungsanlagen - Verbrennungsrückstände	VBA-VRS	\N
mstanko@1191: A50	32	Verbrennungsanlagen - durchgesetzte Wassermenge	VBA-DWR	\N
mstanko@1191: A51	19	Deponie - Inbetriebnahme	DEP-IBN	\N
mstanko@1191: A52	19	Deponie - Schließung	DEP-SLG	\N
mstanko@1191: A53	54	Kompostierungsanlage - Durchsatz	KOMP-DS	\N
mstanko@1191: A55	16	Luftfilter - Betriebsdauer	LF-BDAU	\N
mstanko@1191: A56	16	Luftfilter - Einsatzdauer	LF-EDAU	\N
mstanko@1191: A57	\N	Oberfläche	OBFLÄCH	\N
mstanko@1191: A59	13	Messzeit	MEßZEIT	\N
mstanko@1191: A60	1	Bodenaktivitätsverteilung	BODAKTV	\N
mstanko@1191: A61	\N	Abschirmfaktor	ABSCHIF	\N
mstanko@1191: A62	2	Relaxationslänge	RELAX	\N
mstanko@1191: A01	36	Strömungsgeschwindigkeit	STRGSCH	\N
mstanko@1191: A02	91	Strömungsrichtung	STRRICH	\N
mstanko@1191: A03	93	Windstärke	WINDST	\N
mstanko@1191: A04	91	Windrichtung 0 - 360°(Kurs)	WINDR	WIND_DIRECTION
mstanko@1191: A05	11	Wassermenge als Volumen	WASMENG	\N
mstanko@1191: A06	92	Wassertemperatur	WASTEMP	\N
mstanko@1191: A07	3	Wassertiefe	WASTIEF	\N
mstanko@1191: A08	94	Salinität	SALIN	\N
mstanko@1191: A09	92	Lufttemperatur	LUFTEMP	\N
mstanko@1191: A10	2	Schneehöhe	SCHNEEH	\N
mstanko@1191: A11	2	Schichttiefe	SCHICHT	\N
mstanko@1191: A12	2	Bodentiefe	BODTIEF	\N
mstanko@1191: A13	3	Messtiefe	MESTIEF	\N
mstanko@1191: A17	47	Schwebstoffkonzentration	SCHWEKO	\N
mstanko@1191: A18	51	Probenmenge feucht	PRMENGF	\N
mstanko@1191: A19	50	Probenmenge trocken	PRMENGT	\N
mstanko@1191: A20	3	Wegstrecke von Startposition	WEG	\N
mstanko@1191: A21	\N	Niederschlag: Regen	NIEDREG	PRECIPITATION_OCCURRENCE
mstanko@1191: A22	\N	Niederschlag: Hagel	NIEDHAG	\N
mstanko@1191: A23	\N	Niederschlag: Schnee	NIEDSCH	SNOW_OCCURRENCE
mstanko@1191: A25	1	Niederschlagshöhe	NIEDHÖH	PRECIPITATION
mstanko@1191: A26	14	Niederschlagsdauer	NIEDDAU	\N
mstanko@1191: A27	30	Abflussmenge eines Flusses	ABFLMEN	\N
mstanko@1191: A29	4	Flusskilometer	FLUSSKM	\N
mstanko@1191: A30	45	Bewuchsdichte	BEWUDI	\N
mstanko@1191: A32	\N	Niederschlag: Graupel	NIEDGRA	\N
mstanko@1191: A33	\N	Nebel	NEBEL	\N
mstanko@1191: A34	45	Umrechnungsfaktor von Bq/kg in Bq/m²	UMRFAKT	\N
mstanko@1191: A72	11	Wasserabgabe	W-ABGAB	\N
mstanko@1191: A73	11	Fortluftmenge	F-LUFT-	\N
mstanko@1191: A70	227	Thermische Leistung	T-LEIST	\N
mstanko@1191: A71	227	Elektrische Leistung	E-LEIST	\N
mstanko@1191: E74	187	Luftdruck in hPa	LF-DR	PRESSURE
mstanko@1191: E78	188	Niederschlagsmenge Regen pro Stunde	NIEDR/H	PRECIPITATION_INTENSITY
mstanko@1191: E54	11	Luftfilter - Luftdurchsatz	LF-LUDS	AIR_VOLUME
mstanko@1191: E75	\N	Dichte der Wolkendecke	WoDe	CLOUD_COVER
mstanko@1191: E41	1	Entnahmetiefe bis	ENTTIEB	DEPTH_MAX
mstanko@1191: E40	1	Entnahmetiefe von	ENTTIEV	DEPTH_MIN
mstanko@1191: E76	92	Taupunkttemperatur	TauPunk	DEW_POINT_TEMPERATURE
mstanko@1191: E77	36	vertikale Bewegung der Luft	DOP-RAD	DOPPLER_RADAR
mstanko@1191: E24	1	Niederschlagsmenge - Schnee	NIEDSCH	SNOW
mstanko@1191: E80	90	relative Feuchtigkeit	RelFeu	RELATIVE_HUMIDITY
mstanko@1191: E79	\N	Sonneneinstrahlung	SOLAR	SOLAR_RADIATION
mstanko@1191: E81	92	Temperatur	TEMP	TEMPERATURE
mstanko@1191: E82	\N	Regenwahrscheinlichkeit	RegVor	WEATHER_RADAR
mstanko@1191: E83	91	Veränderung der Windrichtung	WinVerR	WIND_DIRECTION_FLUCTUATION
mstanko@1191: E03	36	Windstärke (m/s)	WINDST	WIND_SPEED
mstanko@1191: E84	36	Veränderung der Windstärke	WinVerG	WIND_SPEED_FLUCTUATION
mstanko@1191: A80	21	Warenumfang in kg für §7	WARENKG	\N
mstanko@1191: A81	27	Warenumfang in l für §7	WAREN-L	\N
mstanko@1191: A54	30	Luftfilter - Luftdurchsatz - Rate	LF-LUDR	\N
mstanko@1191: \.




